DEFINITION MODULE CRG;

CONST
  EOFSYM = 0;  identSym = 1;  stringSym = 2;  badstringSym = 3;  numberSym = 4;
  COMPILERSym = 5;  PRODUCTIONSSym = 6;  equalSym = 7;  pointSym = 8;
  ENDSym = 9;  CHARACTERSSym = 10;  TOKENSSym = 11;  NAMESSym = 12;
  PRAGMASSym = 13;  COMMENTSSym = 14;  FROMSym = 15;  TOSym = 16;
  NESTEDSym = 17;  IGNORESym = 18;  CASESym = 19;  plusSym = 20;  minusSym = 21;
  pointpointSym = 22;  ANYSym = 23;  CHRSym = 24;  lparenSym = 25;
  rparenSym = 26;  barSym = 27;  WEAKSym = 28;  lbrackSym = 29;  rbrackSym = 30;
  lbraceSym = 31;  rbraceSym = 32;  SYNCSym = 33;  CONTEXTSym = 34;
  lessSym = 35;  greaterSym = 36;  lesspointSym = 37;  pointgreaterSym = 38;
  lparenpointSym = 39;  pointrparenSym = 40;  NOSYM = 41;  OptionsSym = 42;

END CRG.
