DEFINITION MODULE ErrorHandling;

FROM	Scanner IMPORT	POSITION;

(* EXPORT	QUALIFIED PrintError1, PrintError2; *)

PROCEDURE PrintError1(n : CARDINAL; p: POSITION);
PROCEDURE PrintError2(n : CARDINAL; p: POSITION);

END ErrorHandling.

